LIBRARY XTST
DESCRIPTION "@#XFREE86:4.0#@ $XFree86: xc/lib/Xtst/Xtstos2.def,v 3.5 1999/04/29 09:13:34 dawes Exp $"
CODE
	PRELOAD
DATA
	MULTIPLE NONSHARED
STACKSIZE 4096
EXPORTS
	XTestCompareCurrentCursorWithWindow  @ 1
	XTestCompareCursorWithWindow  @ 2
	XTestDiscard  @ 3
	XTestFakeButtonEvent  @ 4
	XTestFakeDeviceButtonEvent  @ 5
	XTestFakeDeviceKeyEvent  @ 6
	XTestFakeDeviceMotionEvent  @ 7
	XTestFakeKeyEvent  @ 8
	XTestFakeMotionEvent  @ 9
	XTestFakeProximityEvent  @ 10
	XTestFakeRelativeMotionEvent  @ 11
	XTestGrabControl  @ 12
	XTestQueryExtension  @ 13
	XTestSetGContextOfGC  @ 14
	XTestSetVisualIDOfVisual  @ 15
	XRecordIdBaseMask @ 16
	XRecordQueryVersion @ 17
	XRecordCreateContext @ 18
	XRecordAllocRange @ 19
	XRecordRegisterClients @ 20
	XRecordUnregisterClients @ 21
	XRecordGetContext @ 22
	XRecordFreeState @ 23
	XRecordFreeData @ 24
	XRecordEnableContext @ 25
	XRecordEnableContextAsync @ 26
	XRecordProcessReplies @ 27
	XRecordDisableContext @ 28
	XRecordFreeContext @ 29
